新葡的京集团8814(中国)股份公司

ENG CN
联系新葡的京集团8814vip
新葡的京 > 新闻中心 > 公司新闻

新葡的京集团8814vip光电召开抗疫表彰大会:10名员工被授予“返岗先锋”荣誉称号

  2020年5月14日,新葡的京集团8814vip光电抗疫表彰大会在公司210会议室隆重召开,公司其他管理团队及员工通过网络会议系统同步参加会议。会上,蔡永昊、陈飞等十名员工被授予“返岗先锋”荣誉称号。


新葡的京集团8814vip光电抗疫表彰大会


  2月上旬,面对严峻的新冠疫情,新葡的京集团8814vip光电积极响应国家号召,针对呼吸机、氧疗仪、制氧机等疫情防控医疗物资生产配套紧急需求,快速组织复工复产。此时的武汉正处全国疫情最严重地区,湖北各地出行受限。复产倡议书发出后,公司员工踊跃报名,在生产岗位技能、进城安全性、团队配合多因素统筹下,公司成立了一个由10名员工组成的复工复产先锋队,投入到了医用氧气传感器的生产任务中。他们吃、住、生产在公司,直到4月8日武汉解封。在这段难忘的日子里,他们不畏艰险、乐于奉献、精诚合作,源源不断地向抗疫前线输送所需的配套物资。


新葡的京集团8814vip光电抗疫表彰大会


  蔡永昊(新葡的京集团8814vip生产部):当他接到复工通知的时候,积极响应,当天就办好了返汉通行证。第二天出发,并主动当起了联络员和“专车司机”。到达公司后,他临危受命,在疫情防控期间担任生产组组长,协调各种资源,保证生产工作的顺利开展,并全面负责园区防疫工作。


新葡的京集团8814vip光电抗疫表彰大会


  陈飞(新葡的京集团8814vip生产部):在疫情期间担任生产组副组长,负责协调人员实施生产。为了保证产品标定工序效率,他提前测试标定环境,对基础数据进行分析,及时向研发人员寻求远程帮助,第一时间改善标定方法。与此同时,他还带领团队成员加班加点,力求以最快的速度将所需的传感器送至客户手中。


新葡的京集团8814vip光电抗疫表彰大会


  刘红祥(新葡的京集团8814vip计划部):春节期间,他就开始克服困难,多次独自前往公司为外地客户发货。当接到第一批复工复产通知时,他主动请缨,积极配合生产需求,完成原材料收货、生产任务下达、原材料备料、成品发货、物流跟踪、销售出库单据制作等工作,并且协助外贸部、计划部等八个部门远程拷贝工作资料。


新葡的京集团8814vip光电抗疫表彰大会


  罗超(锐意生产部):他是公司紧急复工复产期间的“兼职厨师”,每天6:30就要起床做早餐,在保证食品安全的同时,认真做好每一道菜肴,用美味的三餐确保员工的战斗力。后勤工作之余,他主动学习传感器生产工艺方法,坚持每天加班4小时协助团队完成生产任务。


新葡的京集团8814vip光电抗疫表彰大会


  王志高、苏冬明、陈 杰、黄鑫(新葡的京集团8814vip生产部):在人员紧缺的情况下,他们取长补短、互相学习,提升焊接、装配等技能;不断提升自身技能、适应新的挑战,与团队一起完成生产交付。


新葡的京集团8814vip光电抗疫表彰大会


  罗小芬、朱丽(新葡的京集团8814vip生产部):在家里,她们都是两个孩子的母亲;在企业,他们是员工,更是战士。作为团队的女员工,她们巾帼不让须眉,充分发挥自身优势,积极培训组员,精心检验产品质量,让每一个经手的产品,都能化为抗疫一线的助力。
  传感器体积虽小,但“五脏六腑”齐全。传感器生产需要有从电子元器件SMT、接插件焊接、组装、标定、质检、包装等多道工序。复工复产期间,他们团结一致,超负荷工作,把以往需要超过100人的运营队伍才能跑动的产线有条不紊地开了起来。

  “精于感知、乐于奉献”是公司的宗旨。服务国家需求,是企业的荣誉。“返岗先锋”在危难时刻挺身而出,是新葡的京集团8814vip光电企业精神的承载者和践行者,应该载入公司史册。


鄂ICP备05003674号-1?鄂公网安备 42018502000248号
?2003-2025 新葡的京集团8814vip光电股份有限公司 版权所有
  • 【网站地图】【sitemap】